凯发k8·中国官方网站

欢迎您来到东莞市旺诚五金机械有限公司网站!公司专注:专注:打扣机,成型机,电脑液压成型机

旺诚五金机械

打扣机非标定制

科研、开发、设计、制造五金机械设备为一体的企业

联系方式

全国24小时服务热线:134-1675-3175

4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 行业资讯

钢丝折弯机精度问题

文章出处:行业资讯 责任编辑:东莞市旺诚五金机械有限公司 发表时间:2022-09-05
  ?技术人员在调试钢丝折弯机时会遇到很多大大小小的问题。有时候,线材质量、工具尺寸、人员技术等等都会影响其准确性。但除了以上原因,其实还有一个原因被大家忽略了,那就是温度也会影响钢丝折弯机的精度。你知道这个吗?下面,边肖给大家简单介绍一下。


?钢丝折弯机精度问题

钢丝折弯机精度问题?


1.气候原因,如我国大部分地区处于亚热带气候区,四季温差大。一般来说,为了保证钢丝折弯机的精度,要控制生产车间的温度。但是目前大部分车间都没有安装空调的标准,而实际上温度对设备的精度影响很大。

2.在生产过程中,一部分热量根据数据刀片传递给设备;

3.直接强制水冷,也就是说危及设备精度的原因比较大;

4.钢丝折弯机的每个电机和电气控制柜都会发热,所以这一块的问题需要及时解决,否则会影响其精度。
Contact us

联系凯发k8·中国官方网站

sitemap缃戠珯鍦板浘