凯发k8·中国官方网站

欢迎您来到东莞市旺诚五金机械有限公司网站!公司专注:专注:打扣机,成型机,电脑液压成型机

旺诚五金机械

打扣机非标定制

科研、开发、设计、制造五金机械设备为一体的企业

联系方式

全国24小时服务热线:134-1675-3175

4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 行业资讯

打扣机定制一般要多久

文章出处:行业资讯 责任编辑:东莞市旺诚五金机械有限公司 发表时间:2023-03-08
  ?尽管定制商品是独一无二的,但是凯发k8·中国官方网站不得不说,如果是定制商品,价钱毫无疑问更高一些。也就是说,就算你和自动打扣机工厂合作定做,由于定做的商品没有库存,因此定做的商品除开产品质量问题拒绝接受退货,所以凯发k8·中国官方网站在选择自动打扣机定做打扣机以前,必须要做好相应的筹备。


?打扣机

打扣机?


比如你想在商品打扣机里加入自己的品牌小细节,那样自动打扣机厂家就应该按照规定生产,才能保证新产品的顺利生产。不过这些都需要一段时间成本,所以就算和打扣机生产商合作,不需要排期,但只要是定制化服务,那就需要空出一定时间,才能保证你定做的打扣机商品可以顺利生产出来。

提议必须定做打扣机的小伙伴可以提早联系打扣机生产厂家,确定商品必须款式、工艺、总数、小细节、供货周期。通常情况下,打扣机的供货周期是7-10天,当然这要看定做打扣机的总数。如果有更多的时间,能够有自动打扣机工厂打样品的,看一下效果。
Contact us

联系凯发k8·中国官方网站

sitemap缃戠珯鍦板浘