凯发k8·中国官方网站

欢迎您来到东莞市旺诚五金机械有限公司网站!公司专注:专注:打扣机,成型机,电脑液压成型机

旺诚五金机械

打扣机非标定制

科研、开发、设计、制造五金机械设备为一体的企业

联系方式

全国24小时服务热线:134-1675-3175

4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 行业资讯

自动打扣机所发生的拉不紧线和剪线后接线头短

文章出处:行业资讯 责任编辑:东莞市旺诚五金机械有限公司 发表时间:2023-03-25
  ?自动打扣机所发生的拉不紧线和剪线后接线头短是怎么回事儿?

(1)拉不紧线首先检查首位夹线器工作概况,倘若结头片起浮板并没调整好,两结头片呈浮上来情况,就会出现收不紧线。自动打扣机在停车情况下首位夹线器的结头片波动量是1mm,一块儿机器在工作状态下结头片根本就是夹持情况(不可以浮上来。

调节的办法:上下调节起浮板,将首位夹线器的结头片波动量调节至1mm。需注意倘若浮上来过量,就会造成缝制时结头失灵,钉扣就会出现松动(本身就是收线太松),浮上来量过。突嵩斐墒挤焓孜徽胧苯酉咄饭,造成脱线。


?自动打扣机


(2)第2夹线器的浮上来量减少或浮上来时间太长迟,就会出现剪线后接线头短;相反,松线时间太早,也会出现线头太长、刹线严重的问题。标准第2夹线器的浮线时相即针杆上升至54~57mm时,第2夹线器开始浮上来(TQ×1,44~47mm)

调节的方法:旋松第2夹线器螺柱的固定螺母,用螺丝刀进行调整。夹线器的浮上来时间能用手拉着通过第2夹线器的缝线,滚动皮带轮,当觉得线支撑力消失时,即为结头片开始浮上来的时刻
Contact us

联系凯发k8·中国官方网站

sitemap缃戠珯鍦板浘