凯发k8·中国官方网站

欢迎您来到东莞市旺诚五金机械有限公司网站!公司专注:专注:打扣机,成型机,电脑液压成型机

旺诚五金机械

打扣机非标定制

科研、开发、设计、制造五金机械设备为一体的企业

联系方式

全国24小时服务热线:134-1675-3175

4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 行业资讯

线材成型机的安装刀具注意

文章出处:行业资讯 责任编辑:东莞市旺诚五金机械有限公司 发表时间:2022-11-28
  ?现在无论是线材成型机还是其他螺纹成型机,其刀具都是可以拆卸的,在效果、速度、效率上都会更加明显。所以凯发k8·中国官方网站在安装刀具的时候,有时候会因为操作不当或者安装不当导致使用时出现故障。接下来凯发k8·中国官方网站一起开看看。

1、在操作设备之前,首先调整设备的特性。这个过程必须小心谨慎地进行。检查设备是否有灰尘和用过的铁屑等。,并进行必要的清理,减少中后期的不便;

2、刀具的调整,注意刀具的厚度,检查左右?楸壤欠裾,这很重要;

线材成型机的安装刀具注意

线材成型机的安装刀具注意?



3、采用所需产品系列尺寸的适当刀具。线材成型机 刀具的大小选择不当,产品制造不稳定,精度不高;

4、角度调整。角度调整在某种程度上和商品有关。线材成型机在弯曲的情况下,可以根据气压计调整工作压力,防止刀具断裂;

5、如果刀具存在尺寸偏差,应立即进行修整。
Contact us

联系凯发k8·中国官方网站

sitemap缃戠珯鍦板浘