凯发k8·中国官方网站

欢迎您来到东莞市旺诚五金机械有限公司网站!公司专注:专注:打扣机,成型机,电脑液压成型机

旺诚五金机械

打扣机非标定制

科研、开发、设计、制造五金机械设备为一体的企业

联系方式

全国24小时服务热线:134-1675-3175

4新闻中心
您的位置:首页  ->  新闻中心  -> 常见问题

?电脑打扣机每日保养小知识是什么?

文章出处:常见问题 责任编辑:东莞市旺诚五金机械有限公司 发表时间:2020-06-06
         电脑打扣机自动化效果好,而且利用这种机械设备加工,对厂家来说也有一定的意义,比如说做工效果好,而且速度快,面对一些服装的控制,或者是金属钮扣﹑装饰扣﹑工字扣﹑气眼的装钉等等之类的,会需要使用到这类打扣机械更多一点,技术也好,有专业的团队负责,选择电脑打扣机厂家,参考东莞市旺诚五金机械有限公司!

    1.每周给滑块、偏心轮、皮带轮、转动部位加一次光滑油。每天给油孔中注入光滑油,坚持机器各部件光滑。
    2.机修员每天依照设备点检保养项目要求逐一进行检查,保证衣车正常作业,并做好记录。

    3.定期检查各部位螺丝及紧固部位连接件是否锁紧,不允许有松动现象;检查电源线是否老化有无破损,插座接触是否杰出、牢靠,及时修理、替换。

    4.每个操作工都必须要懂得相关的机器修理和保养。

    5.打扣机长期未用,应先进行整理,盖上防护罩,妥善保管,半年要全面光滑一次,并作短时间空转。

    根据作用力的方向不同可以区分为立式以及卧式这两种,大部分的液压机都是立式的,在汽车、航空、等多行业康海机床有着广泛的应用用于挤压用的液压机则多用的是卧式,工作液的压强作用下可以上下移动,性能与特点:本机采用液压传动,摆式刀架整体焊接结构,剪切精度高,使用性能好,特别适于汽车制造、灯杆行业,上下刀口间隙,由手柄调节,刻度盘显示数值,调整轻便迅速,正确可靠,刀架行程可无级调节,设有灯光对线装置。使用方便,剪板机近几年的走势都是非常平稳的,这也与剪板机企业的不断创新以及对老客户的维护得来的,今天南通康海机床就来给大家讲讲几个常见的剪板机故障,众所周知剪板机的下行是带压力的,而折弯机的下行是没有压力的。

Contact us

联系凯发k8·中国官方网站

sitemap缃戠珯鍦板浘